EXPORTS
azimuth_long_path
dec2dmmm
dec2dms
distance_long_path
dmmm2dec
dms2dec
from_bcd
from_bcd_be
hamlib_copyright
hamlib_version
initrigs3_adat
initrigs3_alinco
initrigs3_aor
initrigs3_drake
initrigs3_dummy
initrigs3_flexradio
initrigs3_icmarine
initrigs3_icom
initrigs3_jrc
initrigs3_kachina
initrigs3_kenwood
initrigs3_kit
initrigs3_lowe
initrigs3_pcr
initrigs3_prm80
initrigs3_racal
initrigs3_rft
initrigs3_rs
initrigs3_skanti
initrigs3_tapr
initrigs3_tentec
initrigs3_tuner
initrigs3_uniden
initrigs3_winradio
initrigs3_wj
initrigs3_yaesu
initrots3_amsat
initrots3_ars
initrots3_celestron
initrots3_cnctrk
initrots3_dummy = _netrigctl_set_freq
initrots3_easycomm
initrots3_ether6
initrots3_fodtrack = _initrots3_heathkit
initrots3_gs232a
initrots3_heathkit
initrots3_kit
initrots3_m2
initrots3_prosistel
initrots3_rotorez
initrots3_sartek
initrots3_spid
initrots3_ts7400
locator2longlat
longlat2locator
par_lock
par_read_control
par_read_data
par_read_status
par_unlock
par_write_control
par_write_data
port_close
port_open
probeallrigs3_adat
probeallrigs3_drake
probeallrigs3_icom
probeallrigs3_kenwood
probeallrigs3_lowe
probeallrigs3_uniden
probeallrigs3_yaesu
qrb
read_block
read_string
rig_check_backend
rig_check_cache_timeout
rig_cleanup
rig_close
rig_confparam_lookup
rig_debug
rig_ext_level_foreach
rig_ext_lookup
rig_ext_lookup_tok
rig_ext_parm_foreach
rig_ext_token_lookup
rig_force_cache_timeout
rig_get_ant
rig_get_caps
rig_get_chan_all
rig_get_chan_all_cb
rig_get_channel
rig_get_conf
rig_get_ctcss_sql
rig_get_ctcss_tone
rig_get_dcd
rig_get_dcs_code
rig_get_dcs_sql
rig_get_ext_level
rig_get_ext_parm
rig_get_freq
rig_get_func
rig_get_info
rig_get_level
rig_get_mem
rig_get_mem_all = _rig_debug
rig_get_mem_all_cb
rig_get_mode
rig_get_parm
rig_get_powerstat
rig_get_ptt
rig_get_range
rig_get_resolution
rig_get_rit
rig_get_rptr_offs
rig_get_rptr_shift
rig_get_split_freq
rig_get_split_freq_mode
rig_get_split_mode
rig_get_split_vfo
rig_get_trn
rig_get_ts
rig_get_vfo
rig_get_xit
rig_has_get_func
rig_has_get_level
rig_has_get_parm
rig_has_scan
rig_has_set_func
rig_has_set_level
rig_has_set_parm
rig_has_vfo_op
rig_init
rig_list_foreach
rig_load_all_backends
rig_load_backend
rig_lookup_mem_caps
rig_mW2power
rig_mem_count
rig_need_debug
rig_no_restore_ai
rig_open
rig_parse_func
rig_parse_level
rig_parse_mode
rig_parse_mtype
rig_parse_parm
rig_parse_rptr_shift
rig_parse_scan
rig_parse_vfo
rig_parse_vfo_op
rig_passband_narrow
rig_passband_normal
rig_passband_wide
rig_power2mW
rig_probe
rig_probe_all
rig_raw2val = _rig_get_ctcss_tone
rig_recv_dtmf
rig_register
rig_reset
rig_scan
rig_send_dtmf
rig_send_morse
rig_set_ant
rig_set_bank
rig_set_chan_all
rig_set_chan_all_cb
rig_set_channel
rig_set_conf
rig_set_ctcss_sql
rig_set_ctcss_tone
rig_set_dcd_callback
rig_set_dcs_code
rig_set_dcs_sql
rig_set_debug
rig_set_debug_callback
rig_set_debug_file
rig_set_ext_level
rig_set_ext_parm
rig_set_freq
rig_set_freq_callback
rig_set_func
rig_set_level
rig_set_mem
rig_set_mem_all = _rig_set_func
rig_set_mem_all_cb = _rig_has_set_level
rig_set_mode
rig_set_mode_callback
rig_set_parm
rig_set_pltune_callback
rig_set_powerstat
rig_set_ptt
rig_set_ptt_callback
rig_set_rit
rig_set_rptr_offs
rig_set_rptr_shift
rig_set_split_freq
rig_set_split_freq_mode
rig_set_split_mode = _rig_reset
rig_set_split_vfo
rig_set_trn
rig_set_ts
rig_set_vfo
rig_set_vfo_callback
rig_set_xit
rig_setting2idx
rig_strfunc
rig_strlevel
rig_strmtype
rig_strparm
rig_strptrshift
rig_strrmode
rig_strscan
rig_strstatus
rig_strvfo
rig_strvfop
rig_token_foreach
rig_token_lookup
rig_unregister
rig_vfo_op
rigerror
rot_check_backend
rot_cleanup
rot_close
rot_confparam_lookup
rot_get_caps
rot_get_conf
rot_get_info
rot_get_position
rot_init
rot_list_foreach
rot_load_all_backends
rot_load_backend
rot_move
rot_open
rot_park
rot_probe_all
rot_register
rot_reset
rot_set_conf
rot_set_position
rot_stop
rot_token_foreach
rot_token_lookup
rot_unregister
ser_get_car
ser_get_cts
ser_get_dsr
ser_get_dtr
ser_get_rts = _rig_check_backend
ser_set_brk
ser_set_dtr
ser_set_rts
serial_flush
serial_open
serial_setup
sprintf_freq
to_bcd
to_bcd_be
write_block
